Opgave 7 I denne opgave er f en funktion f : N_0 → N_0 for hvilken følgen x_0, x_1, . . . defineret ved x_0 = 0 x_{i+1} = f(x_i) er periodisk, dvs. der findes i og p så x_i = x_{i+p} Det mindste sådanne p kaldes f’s periode.

a) Skriv følgende algoritme.

Algoritme periode(f):

Input: periodisk funktion f : N_0 → N_0 Output: heltallet p, hvor p er f’s periode

b) Kan du skrive metoden, så dens lagerforbrug er konstant, dvs.

uden at gemme de hidtil sete funktionsværdier?